LIBRARY rexxapi1
EXPORTS
  APILOADFUNCS = ApiLoadFuncs
  APIDEREGFUNC = ApiDeregFunc
  API_OUTPUT_FROM_C = Api_Output_From_C
  API_OUTPUT_FROM_REXX = Api_Output_From_REXX
  API_EXCHANGE_DATA = Api_Exchange_Data
